)c (GeV/ Tp 4 6

Efficiency × Acceptance

3-10

2-10

1-10

1 = 7 TeV s ALICE pp,

, STD

+π^- pK → ^+_cΛ

)c (GeV/ Tp 4 6

Efficiency × Acceptance

3-10

2-10

1-10

1

, STD S 0 pK → ^+_cΛ cΛ Prompt cΛ Feed-down

)c (GeV/ Tp 2 4 6

Efficiency × Acceptance

3-10

2-10

1-10

1

Λ_eν^+ e→ ^+_cΛ